% This file was created by matlab2tikz.
%
\definecolor{mycolor1}{rgb}{0.10000,0.42000,0.68000}%
\definecolor{mycolor2}{rgb}{0.85000,0.32500,0.09800}%
\definecolor{mycolor3}{rgb}{0.57300,0.05900,0.68200}%
\definecolor{mycolor4}{rgb}{0.87000,0.62000,0.03000}%
\definecolor{mycolor5}{rgb}{0.30100,0.74500,0.93300}%
%
\begin{tikzpicture}

\begin{axis}[%
width=0.951\figurewidth,
height=\figureheight,
at={(0\figurewidth,0\figureheight)},
scale only axis,
unbounded coords=jump,
xmin=0,
xmax=5,
ymin=0,
ymax=1.1,
axis background/.style={fill=white},
xmajorgrids,
ymajorgrids
]
\node[right, align=left]
at (axis cs:0.19,0.9) {$\N{0}{0}$};
\addplot [color=mycolor1, forget plot]
  table[row sep=crcr]{%
0	1\\
0.01	1\\
0.02	1\\
0.03	1\\
0.04	1\\
0.05	1\\
0.06	1\\
0.07	1\\
0.08	1\\
0.09	1\\
0.1	1\\
0.11	1\\
0.12	1\\
0.13	1\\
0.14	1\\
0.15	1\\
0.16	1\\
0.17	1\\
0.18	1\\
0.19	1\\
0.2	1\\
0.21	1\\
0.22	1\\
0.23	1\\
0.24	1\\
0.25	1\\
0.26	1\\
0.27	1\\
0.28	1\\
0.29	1\\
0.3	1\\
0.31	1\\
0.32	1\\
0.33	1\\
0.34	1\\
0.35	1\\
0.36	1\\
0.37	1\\
0.38	1\\
0.39	1\\
0.4	1\\
0.41	1\\
0.42	1\\
0.43	1\\
0.44	1\\
0.45	1\\
0.46	1\\
0.47	1\\
0.48	1\\
0.49	1\\
0.5	1\\
0.51	1\\
0.52	1\\
0.53	1\\
0.54	1\\
0.55	1\\
0.56	1\\
0.57	1\\
0.58	1\\
0.59	1\\
0.6	1\\
0.61	1\\
0.62	1\\
0.63	1\\
0.64	1\\
0.65	1\\
0.66	1\\
0.67	1\\
0.68	1\\
0.69	1\\
0.7	1\\
0.71	1\\
0.72	1\\
0.73	1\\
0.74	1\\
0.75	1\\
0.76	1\\
0.77	1\\
0.78	1\\
0.79	1\\
0.8	1\\
0.81	1\\
0.82	1\\
0.83	1\\
0.84	1\\
0.85	1\\
0.86	1\\
0.87	1\\
0.88	1\\
0.89	1\\
0.9	1\\
0.91	1\\
0.92	1\\
0.93	1\\
0.94	1\\
0.95	1\\
0.96	1\\
0.97	1\\
0.98	1\\
0.99	1\\
1	nan\\
1.01	nan\\
1.02	nan\\
1.03	nan\\
1.04	nan\\
1.05	nan\\
1.06	nan\\
1.07	nan\\
1.08	nan\\
1.09	nan\\
1.1	nan\\
1.11	nan\\
1.12	nan\\
1.13	nan\\
1.14	nan\\
1.15	nan\\
1.16	nan\\
1.17	nan\\
1.18	nan\\
1.19	nan\\
1.2	nan\\
1.21	nan\\
1.22	nan\\
1.23	nan\\
1.24	nan\\
1.25	nan\\
1.26	nan\\
1.27	nan\\
1.28	nan\\
1.29	nan\\
1.3	nan\\
1.31	nan\\
1.32	nan\\
1.33	nan\\
1.34	nan\\
1.35	nan\\
1.36	nan\\
1.37	nan\\
1.38	nan\\
1.39	nan\\
1.4	nan\\
1.41	nan\\
1.42	nan\\
1.43	nan\\
1.44	nan\\
1.45	nan\\
1.46	nan\\
1.47	nan\\
1.48	nan\\
1.49	nan\\
1.5	nan\\
1.51	nan\\
1.52	nan\\
1.53	nan\\
1.54	nan\\
1.55	nan\\
1.56	nan\\
1.57	nan\\
1.58	nan\\
1.59	nan\\
1.6	nan\\
1.61	nan\\
1.62	nan\\
1.63	nan\\
1.64	nan\\
1.65	nan\\
1.66	nan\\
1.67	nan\\
1.68	nan\\
1.69	nan\\
1.7	nan\\
1.71	nan\\
1.72	nan\\
1.73	nan\\
1.74	nan\\
1.75	nan\\
1.76	nan\\
1.77	nan\\
1.78	nan\\
1.79	nan\\
1.8	nan\\
1.81	nan\\
1.82	nan\\
1.83	nan\\
1.84	nan\\
1.85	nan\\
1.86	nan\\
1.87	nan\\
1.88	nan\\
1.89	nan\\
1.9	nan\\
1.91	nan\\
1.92	nan\\
1.93	nan\\
1.94	nan\\
1.95	nan\\
1.96	nan\\
1.97	nan\\
1.98	nan\\
1.99	nan\\
2	nan\\
2.01	nan\\
2.02	nan\\
2.03	nan\\
2.04	nan\\
2.05	nan\\
2.06	nan\\
2.07	nan\\
2.08	nan\\
2.09	nan\\
2.1	nan\\
2.11	nan\\
2.12	nan\\
2.13	nan\\
2.14	nan\\
2.15	nan\\
2.16	nan\\
2.17	nan\\
2.18	nan\\
2.19	nan\\
2.2	nan\\
2.21	nan\\
2.22	nan\\
2.23	nan\\
2.24	nan\\
2.25	nan\\
2.26	nan\\
2.27	nan\\
2.28	nan\\
2.29	nan\\
2.3	nan\\
2.31	nan\\
2.32	nan\\
2.33	nan\\
2.34	nan\\
2.35	nan\\
2.36	nan\\
2.37	nan\\
2.38	nan\\
2.39	nan\\
2.4	nan\\
2.41	nan\\
2.42	nan\\
2.43	nan\\
2.44	nan\\
2.45	nan\\
2.46	nan\\
2.47	nan\\
2.48	nan\\
2.49	nan\\
2.5	nan\\
2.51	nan\\
2.52	nan\\
2.53	nan\\
2.54	nan\\
2.55	nan\\
2.56	nan\\
2.57	nan\\
2.58	nan\\
2.59	nan\\
2.6	nan\\
2.61	nan\\
2.62	nan\\
2.63	nan\\
2.64	nan\\
2.65	nan\\
2.66	nan\\
2.67	nan\\
2.68	nan\\
2.69	nan\\
2.7	nan\\
2.71	nan\\
2.72	nan\\
2.73	nan\\
2.74	nan\\
2.75	nan\\
2.76	nan\\
2.77	nan\\
2.78	nan\\
2.79	nan\\
2.8	nan\\
2.81	nan\\
2.82	nan\\
2.83	nan\\
2.84	nan\\
2.85	nan\\
2.86	nan\\
2.87	nan\\
2.88	nan\\
2.89	nan\\
2.9	nan\\
2.91	nan\\
2.92	nan\\
2.93	nan\\
2.94	nan\\
2.95	nan\\
2.96	nan\\
2.97	nan\\
2.98	nan\\
2.99	nan\\
3	nan\\
3.01	nan\\
3.02	nan\\
3.03	nan\\
3.04	nan\\
3.05	nan\\
3.06	nan\\
3.07	nan\\
3.08	nan\\
3.09	nan\\
3.1	nan\\
3.11	nan\\
3.12	nan\\
3.13	nan\\
3.14	nan\\
3.15	nan\\
3.16	nan\\
3.17	nan\\
3.18	nan\\
3.19	nan\\
3.2	nan\\
3.21	nan\\
3.22	nan\\
3.23	nan\\
3.24	nan\\
3.25	nan\\
3.26	nan\\
3.27	nan\\
3.28	nan\\
3.29	nan\\
3.3	nan\\
3.31	nan\\
3.32	nan\\
3.33	nan\\
3.34	nan\\
3.35	nan\\
3.36	nan\\
3.37	nan\\
3.38	nan\\
3.39	nan\\
3.4	nan\\
3.41	nan\\
3.42	nan\\
3.43	nan\\
3.44	nan\\
3.45	nan\\
3.46	nan\\
3.47	nan\\
3.48	nan\\
3.49	nan\\
3.5	nan\\
3.51	nan\\
3.52	nan\\
3.53	nan\\
3.54	nan\\
3.55	nan\\
3.56	nan\\
3.57	nan\\
3.58	nan\\
3.59	nan\\
3.6	nan\\
3.61	nan\\
3.62	nan\\
3.63	nan\\
3.64	nan\\
3.65	nan\\
3.66	nan\\
3.67	nan\\
3.68	nan\\
3.69	nan\\
3.7	nan\\
3.71	nan\\
3.72	nan\\
3.73	nan\\
3.74	nan\\
3.75	nan\\
3.76	nan\\
3.77	nan\\
3.78	nan\\
3.79	nan\\
3.8	nan\\
3.81	nan\\
3.82	nan\\
3.83	nan\\
3.84	nan\\
3.85	nan\\
3.86	nan\\
3.87	nan\\
3.88	nan\\
3.89	nan\\
3.9	nan\\
3.91	nan\\
3.92	nan\\
3.93	nan\\
3.94	nan\\
3.95	nan\\
3.96	nan\\
3.97	nan\\
3.98	nan\\
3.99	nan\\
4	nan\\
4.01	nan\\
4.02	nan\\
4.03	nan\\
4.04	nan\\
4.05	nan\\
4.06	nan\\
4.07	nan\\
4.08	nan\\
4.09	nan\\
4.1	nan\\
4.11	nan\\
4.12	nan\\
4.13	nan\\
4.14	nan\\
4.15	nan\\
4.16	nan\\
4.17	nan\\
4.18	nan\\
4.19	nan\\
4.2	nan\\
4.21	nan\\
4.22	nan\\
4.23	nan\\
4.24	nan\\
4.25	nan\\
4.26	nan\\
4.27	nan\\
4.28	nan\\
4.29	nan\\
4.3	nan\\
4.31	nan\\
4.32	nan\\
4.33	nan\\
4.34	nan\\
4.35	nan\\
4.36	nan\\
4.37	nan\\
4.38	nan\\
4.39	nan\\
4.4	nan\\
4.41	nan\\
4.42	nan\\
4.43	nan\\
4.44	nan\\
4.45	nan\\
4.46	nan\\
4.47	nan\\
4.48	nan\\
4.49	nan\\
4.5	nan\\
4.51	nan\\
4.52	nan\\
4.53	nan\\
4.54	nan\\
4.55	nan\\
4.56	nan\\
4.57	nan\\
4.58	nan\\
4.59	nan\\
4.6	nan\\
4.61	nan\\
4.62	nan\\
4.63	nan\\
4.64	nan\\
4.65	nan\\
4.66	nan\\
4.67	nan\\
4.68	nan\\
4.69	nan\\
4.7	nan\\
4.71	nan\\
4.72	nan\\
4.73	nan\\
4.74	nan\\
4.75	nan\\
4.76	nan\\
4.77	nan\\
4.78	nan\\
4.79	nan\\
4.8	nan\\
4.81	nan\\
4.82	nan\\
4.83	nan\\
4.84	nan\\
4.85	nan\\
4.86	nan\\
4.87	nan\\
4.88	nan\\
4.89	nan\\
4.9	nan\\
4.91	nan\\
4.92	nan\\
4.93	nan\\
4.94	nan\\
4.95	nan\\
4.96	nan\\
4.97	nan\\
4.98	nan\\
4.99	nan\\
5	nan\\
};
\node[right, align=left]
at (axis cs:1.19,0.9) {$\N{1}{0}$};
\addplot [color=mycolor2, forget plot]
  table[row sep=crcr]{%
0	nan\\
0.01	nan\\
0.02	nan\\
0.03	nan\\
0.04	nan\\
0.05	nan\\
0.06	nan\\
0.07	nan\\
0.08	nan\\
0.09	nan\\
0.1	nan\\
0.11	nan\\
0.12	nan\\
0.13	nan\\
0.14	nan\\
0.15	nan\\
0.16	nan\\
0.17	nan\\
0.18	nan\\
0.19	nan\\
0.2	nan\\
0.21	nan\\
0.22	nan\\
0.23	nan\\
0.24	nan\\
0.25	nan\\
0.26	nan\\
0.27	nan\\
0.28	nan\\
0.29	nan\\
0.3	nan\\
0.31	nan\\
0.32	nan\\
0.33	nan\\
0.34	nan\\
0.35	nan\\
0.36	nan\\
0.37	nan\\
0.38	nan\\
0.39	nan\\
0.4	nan\\
0.41	nan\\
0.42	nan\\
0.43	nan\\
0.44	nan\\
0.45	nan\\
0.46	nan\\
0.47	nan\\
0.48	nan\\
0.49	nan\\
0.5	nan\\
0.51	nan\\
0.52	nan\\
0.53	nan\\
0.54	nan\\
0.55	nan\\
0.56	nan\\
0.57	nan\\
0.58	nan\\
0.59	nan\\
0.6	nan\\
0.61	nan\\
0.62	nan\\
0.63	nan\\
0.64	nan\\
0.65	nan\\
0.66	nan\\
0.67	nan\\
0.68	nan\\
0.69	nan\\
0.7	nan\\
0.71	nan\\
0.72	nan\\
0.73	nan\\
0.74	nan\\
0.75	nan\\
0.76	nan\\
0.77	nan\\
0.78	nan\\
0.79	nan\\
0.8	nan\\
0.81	nan\\
0.82	nan\\
0.83	nan\\
0.84	nan\\
0.85	nan\\
0.86	nan\\
0.87	nan\\
0.88	nan\\
0.89	nan\\
0.9	nan\\
0.91	nan\\
0.92	nan\\
0.93	nan\\
0.94	nan\\
0.95	nan\\
0.96	nan\\
0.97	nan\\
0.98	nan\\
0.99	nan\\
1	1\\
1.01	1\\
1.02	1\\
1.03	1\\
1.04	1\\
1.05	1\\
1.06	1\\
1.07	1\\
1.08	1\\
1.09	1\\
1.1	1\\
1.11	1\\
1.12	1\\
1.13	1\\
1.14	1\\
1.15	1\\
1.16	1\\
1.17	1\\
1.18	1\\
1.19	1\\
1.2	1\\
1.21	1\\
1.22	1\\
1.23	1\\
1.24	1\\
1.25	1\\
1.26	1\\
1.27	1\\
1.28	1\\
1.29	1\\
1.3	1\\
1.31	1\\
1.32	1\\
1.33	1\\
1.34	1\\
1.35	1\\
1.36	1\\
1.37	1\\
1.38	1\\
1.39	1\\
1.4	1\\
1.41	1\\
1.42	1\\
1.43	1\\
1.44	1\\
1.45	1\\
1.46	1\\
1.47	1\\
1.48	1\\
1.49	1\\
1.5	1\\
1.51	1\\
1.52	1\\
1.53	1\\
1.54	1\\
1.55	1\\
1.56	1\\
1.57	1\\
1.58	1\\
1.59	1\\
1.6	1\\
1.61	1\\
1.62	1\\
1.63	1\\
1.64	1\\
1.65	1\\
1.66	1\\
1.67	1\\
1.68	1\\
1.69	1\\
1.7	1\\
1.71	1\\
1.72	1\\
1.73	1\\
1.74	1\\
1.75	1\\
1.76	1\\
1.77	1\\
1.78	1\\
1.79	1\\
1.8	1\\
1.81	1\\
1.82	1\\
1.83	1\\
1.84	1\\
1.85	1\\
1.86	1\\
1.87	1\\
1.88	1\\
1.89	1\\
1.9	1\\
1.91	1\\
1.92	1\\
1.93	1\\
1.94	1\\
1.95	1\\
1.96	1\\
1.97	1\\
1.98	1\\
1.99	1\\
2	nan\\
2.01	nan\\
2.02	nan\\
2.03	nan\\
2.04	nan\\
2.05	nan\\
2.06	nan\\
2.07	nan\\
2.08	nan\\
2.09	nan\\
2.1	nan\\
2.11	nan\\
2.12	nan\\
2.13	nan\\
2.14	nan\\
2.15	nan\\
2.16	nan\\
2.17	nan\\
2.18	nan\\
2.19	nan\\
2.2	nan\\
2.21	nan\\
2.22	nan\\
2.23	nan\\
2.24	nan\\
2.25	nan\\
2.26	nan\\
2.27	nan\\
2.28	nan\\
2.29	nan\\
2.3	nan\\
2.31	nan\\
2.32	nan\\
2.33	nan\\
2.34	nan\\
2.35	nan\\
2.36	nan\\
2.37	nan\\
2.38	nan\\
2.39	nan\\
2.4	nan\\
2.41	nan\\
2.42	nan\\
2.43	nan\\
2.44	nan\\
2.45	nan\\
2.46	nan\\
2.47	nan\\
2.48	nan\\
2.49	nan\\
2.5	nan\\
2.51	nan\\
2.52	nan\\
2.53	nan\\
2.54	nan\\
2.55	nan\\
2.56	nan\\
2.57	nan\\
2.58	nan\\
2.59	nan\\
2.6	nan\\
2.61	nan\\
2.62	nan\\
2.63	nan\\
2.64	nan\\
2.65	nan\\
2.66	nan\\
2.67	nan\\
2.68	nan\\
2.69	nan\\
2.7	nan\\
2.71	nan\\
2.72	nan\\
2.73	nan\\
2.74	nan\\
2.75	nan\\
2.76	nan\\
2.77	nan\\
2.78	nan\\
2.79	nan\\
2.8	nan\\
2.81	nan\\
2.82	nan\\
2.83	nan\\
2.84	nan\\
2.85	nan\\
2.86	nan\\
2.87	nan\\
2.88	nan\\
2.89	nan\\
2.9	nan\\
2.91	nan\\
2.92	nan\\
2.93	nan\\
2.94	nan\\
2.95	nan\\
2.96	nan\\
2.97	nan\\
2.98	nan\\
2.99	nan\\
3	nan\\
3.01	nan\\
3.02	nan\\
3.03	nan\\
3.04	nan\\
3.05	nan\\
3.06	nan\\
3.07	nan\\
3.08	nan\\
3.09	nan\\
3.1	nan\\
3.11	nan\\
3.12	nan\\
3.13	nan\\
3.14	nan\\
3.15	nan\\
3.16	nan\\
3.17	nan\\
3.18	nan\\
3.19	nan\\
3.2	nan\\
3.21	nan\\
3.22	nan\\
3.23	nan\\
3.24	nan\\
3.25	nan\\
3.26	nan\\
3.27	nan\\
3.28	nan\\
3.29	nan\\
3.3	nan\\
3.31	nan\\
3.32	nan\\
3.33	nan\\
3.34	nan\\
3.35	nan\\
3.36	nan\\
3.37	nan\\
3.38	nan\\
3.39	nan\\
3.4	nan\\
3.41	nan\\
3.42	nan\\
3.43	nan\\
3.44	nan\\
3.45	nan\\
3.46	nan\\
3.47	nan\\
3.48	nan\\
3.49	nan\\
3.5	nan\\
3.51	nan\\
3.52	nan\\
3.53	nan\\
3.54	nan\\
3.55	nan\\
3.56	nan\\
3.57	nan\\
3.58	nan\\
3.59	nan\\
3.6	nan\\
3.61	nan\\
3.62	nan\\
3.63	nan\\
3.64	nan\\
3.65	nan\\
3.66	nan\\
3.67	nan\\
3.68	nan\\
3.69	nan\\
3.7	nan\\
3.71	nan\\
3.72	nan\\
3.73	nan\\
3.74	nan\\
3.75	nan\\
3.76	nan\\
3.77	nan\\
3.78	nan\\
3.79	nan\\
3.8	nan\\
3.81	nan\\
3.82	nan\\
3.83	nan\\
3.84	nan\\
3.85	nan\\
3.86	nan\\
3.87	nan\\
3.88	nan\\
3.89	nan\\
3.9	nan\\
3.91	nan\\
3.92	nan\\
3.93	nan\\
3.94	nan\\
3.95	nan\\
3.96	nan\\
3.97	nan\\
3.98	nan\\
3.99	nan\\
4	nan\\
4.01	nan\\
4.02	nan\\
4.03	nan\\
4.04	nan\\
4.05	nan\\
4.06	nan\\
4.07	nan\\
4.08	nan\\
4.09	nan\\
4.1	nan\\
4.11	nan\\
4.12	nan\\
4.13	nan\\
4.14	nan\\
4.15	nan\\
4.16	nan\\
4.17	nan\\
4.18	nan\\
4.19	nan\\
4.2	nan\\
4.21	nan\\
4.22	nan\\
4.23	nan\\
4.24	nan\\
4.25	nan\\
4.26	nan\\
4.27	nan\\
4.28	nan\\
4.29	nan\\
4.3	nan\\
4.31	nan\\
4.32	nan\\
4.33	nan\\
4.34	nan\\
4.35	nan\\
4.36	nan\\
4.37	nan\\
4.38	nan\\
4.39	nan\\
4.4	nan\\
4.41	nan\\
4.42	nan\\
4.43	nan\\
4.44	nan\\
4.45	nan\\
4.46	nan\\
4.47	nan\\
4.48	nan\\
4.49	nan\\
4.5	nan\\
4.51	nan\\
4.52	nan\\
4.53	nan\\
4.54	nan\\
4.55	nan\\
4.56	nan\\
4.57	nan\\
4.58	nan\\
4.59	nan\\
4.6	nan\\
4.61	nan\\
4.62	nan\\
4.63	nan\\
4.64	nan\\
4.65	nan\\
4.66	nan\\
4.67	nan\\
4.68	nan\\
4.69	nan\\
4.7	nan\\
4.71	nan\\
4.72	nan\\
4.73	nan\\
4.74	nan\\
4.75	nan\\
4.76	nan\\
4.77	nan\\
4.78	nan\\
4.79	nan\\
4.8	nan\\
4.81	nan\\
4.82	nan\\
4.83	nan\\
4.84	nan\\
4.85	nan\\
4.86	nan\\
4.87	nan\\
4.88	nan\\
4.89	nan\\
4.9	nan\\
4.91	nan\\
4.92	nan\\
4.93	nan\\
4.94	nan\\
4.95	nan\\
4.96	nan\\
4.97	nan\\
4.98	nan\\
4.99	nan\\
5	nan\\
};
\node[right, align=left]
at (axis cs:2.19,0.9) {$\N{3}{0}$};
\addplot [color=mycolor3, forget plot]
  table[row sep=crcr]{%
0	nan\\
0.01	nan\\
0.02	nan\\
0.03	nan\\
0.04	nan\\
0.05	nan\\
0.06	nan\\
0.07	nan\\
0.08	nan\\
0.09	nan\\
0.1	nan\\
0.11	nan\\
0.12	nan\\
0.13	nan\\
0.14	nan\\
0.15	nan\\
0.16	nan\\
0.17	nan\\
0.18	nan\\
0.19	nan\\
0.2	nan\\
0.21	nan\\
0.22	nan\\
0.23	nan\\
0.24	nan\\
0.25	nan\\
0.26	nan\\
0.27	nan\\
0.28	nan\\
0.29	nan\\
0.3	nan\\
0.31	nan\\
0.32	nan\\
0.33	nan\\
0.34	nan\\
0.35	nan\\
0.36	nan\\
0.37	nan\\
0.38	nan\\
0.39	nan\\
0.4	nan\\
0.41	nan\\
0.42	nan\\
0.43	nan\\
0.44	nan\\
0.45	nan\\
0.46	nan\\
0.47	nan\\
0.48	nan\\
0.49	nan\\
0.5	nan\\
0.51	nan\\
0.52	nan\\
0.53	nan\\
0.54	nan\\
0.55	nan\\
0.56	nan\\
0.57	nan\\
0.58	nan\\
0.59	nan\\
0.6	nan\\
0.61	nan\\
0.62	nan\\
0.63	nan\\
0.64	nan\\
0.65	nan\\
0.66	nan\\
0.67	nan\\
0.68	nan\\
0.69	nan\\
0.7	nan\\
0.71	nan\\
0.72	nan\\
0.73	nan\\
0.74	nan\\
0.75	nan\\
0.76	nan\\
0.77	nan\\
0.78	nan\\
0.79	nan\\
0.8	nan\\
0.81	nan\\
0.82	nan\\
0.83	nan\\
0.84	nan\\
0.85	nan\\
0.86	nan\\
0.87	nan\\
0.88	nan\\
0.89	nan\\
0.9	nan\\
0.91	nan\\
0.92	nan\\
0.93	nan\\
0.94	nan\\
0.95	nan\\
0.96	nan\\
0.97	nan\\
0.98	nan\\
0.99	nan\\
1	nan\\
1.01	nan\\
1.02	nan\\
1.03	nan\\
1.04	nan\\
1.05	nan\\
1.06	nan\\
1.07	nan\\
1.08	nan\\
1.09	nan\\
1.1	nan\\
1.11	nan\\
1.12	nan\\
1.13	nan\\
1.14	nan\\
1.15	nan\\
1.16	nan\\
1.17	nan\\
1.18	nan\\
1.19	nan\\
1.2	nan\\
1.21	nan\\
1.22	nan\\
1.23	nan\\
1.24	nan\\
1.25	nan\\
1.26	nan\\
1.27	nan\\
1.28	nan\\
1.29	nan\\
1.3	nan\\
1.31	nan\\
1.32	nan\\
1.33	nan\\
1.34	nan\\
1.35	nan\\
1.36	nan\\
1.37	nan\\
1.38	nan\\
1.39	nan\\
1.4	nan\\
1.41	nan\\
1.42	nan\\
1.43	nan\\
1.44	nan\\
1.45	nan\\
1.46	nan\\
1.47	nan\\
1.48	nan\\
1.49	nan\\
1.5	nan\\
1.51	nan\\
1.52	nan\\
1.53	nan\\
1.54	nan\\
1.55	nan\\
1.56	nan\\
1.57	nan\\
1.58	nan\\
1.59	nan\\
1.6	nan\\
1.61	nan\\
1.62	nan\\
1.63	nan\\
1.64	nan\\
1.65	nan\\
1.66	nan\\
1.67	nan\\
1.68	nan\\
1.69	nan\\
1.7	nan\\
1.71	nan\\
1.72	nan\\
1.73	nan\\
1.74	nan\\
1.75	nan\\
1.76	nan\\
1.77	nan\\
1.78	nan\\
1.79	nan\\
1.8	nan\\
1.81	nan\\
1.82	nan\\
1.83	nan\\
1.84	nan\\
1.85	nan\\
1.86	nan\\
1.87	nan\\
1.88	nan\\
1.89	nan\\
1.9	nan\\
1.91	nan\\
1.92	nan\\
1.93	nan\\
1.94	nan\\
1.95	nan\\
1.96	nan\\
1.97	nan\\
1.98	nan\\
1.99	nan\\
2	1\\
2.01	1\\
2.02	1\\
2.03	1\\
2.04	1\\
2.05	1\\
2.06	1\\
2.07	1\\
2.08	1\\
2.09	1\\
2.1	1\\
2.11	1\\
2.12	1\\
2.13	1\\
2.14	1\\
2.15	1\\
2.16	1\\
2.17	1\\
2.18	1\\
2.19	1\\
2.2	1\\
2.21	1\\
2.22	1\\
2.23	1\\
2.24	1\\
2.25	1\\
2.26	1\\
2.27	1\\
2.28	1\\
2.29	1\\
2.3	1\\
2.31	1\\
2.32	1\\
2.33	1\\
2.34	1\\
2.35	1\\
2.36	1\\
2.37	1\\
2.38	1\\
2.39	1\\
2.4	1\\
2.41	1\\
2.42	1\\
2.43	1\\
2.44	1\\
2.45	1\\
2.46	1\\
2.47	1\\
2.48	1\\
2.49	1\\
2.5	1\\
2.51	1\\
2.52	1\\
2.53	1\\
2.54	1\\
2.55	1\\
2.56	1\\
2.57	1\\
2.58	1\\
2.59	1\\
2.6	1\\
2.61	1\\
2.62	1\\
2.63	1\\
2.64	1\\
2.65	1\\
2.66	1\\
2.67	1\\
2.68	1\\
2.69	1\\
2.7	1\\
2.71	1\\
2.72	1\\
2.73	1\\
2.74	1\\
2.75	1\\
2.76	1\\
2.77	1\\
2.78	1\\
2.79	1\\
2.8	1\\
2.81	1\\
2.82	1\\
2.83	1\\
2.84	1\\
2.85	1\\
2.86	1\\
2.87	1\\
2.88	1\\
2.89	1\\
2.9	1\\
2.91	1\\
2.92	1\\
2.93	1\\
2.94	1\\
2.95	1\\
2.96	1\\
2.97	1\\
2.98	1\\
2.99	1\\
3	nan\\
3.01	nan\\
3.02	nan\\
3.03	nan\\
3.04	nan\\
3.05	nan\\
3.06	nan\\
3.07	nan\\
3.08	nan\\
3.09	nan\\
3.1	nan\\
3.11	nan\\
3.12	nan\\
3.13	nan\\
3.14	nan\\
3.15	nan\\
3.16	nan\\
3.17	nan\\
3.18	nan\\
3.19	nan\\
3.2	nan\\
3.21	nan\\
3.22	nan\\
3.23	nan\\
3.24	nan\\
3.25	nan\\
3.26	nan\\
3.27	nan\\
3.28	nan\\
3.29	nan\\
3.3	nan\\
3.31	nan\\
3.32	nan\\
3.33	nan\\
3.34	nan\\
3.35	nan\\
3.36	nan\\
3.37	nan\\
3.38	nan\\
3.39	nan\\
3.4	nan\\
3.41	nan\\
3.42	nan\\
3.43	nan\\
3.44	nan\\
3.45	nan\\
3.46	nan\\
3.47	nan\\
3.48	nan\\
3.49	nan\\
3.5	nan\\
3.51	nan\\
3.52	nan\\
3.53	nan\\
3.54	nan\\
3.55	nan\\
3.56	nan\\
3.57	nan\\
3.58	nan\\
3.59	nan\\
3.6	nan\\
3.61	nan\\
3.62	nan\\
3.63	nan\\
3.64	nan\\
3.65	nan\\
3.66	nan\\
3.67	nan\\
3.68	nan\\
3.69	nan\\
3.7	nan\\
3.71	nan\\
3.72	nan\\
3.73	nan\\
3.74	nan\\
3.75	nan\\
3.76	nan\\
3.77	nan\\
3.78	nan\\
3.79	nan\\
3.8	nan\\
3.81	nan\\
3.82	nan\\
3.83	nan\\
3.84	nan\\
3.85	nan\\
3.86	nan\\
3.87	nan\\
3.88	nan\\
3.89	nan\\
3.9	nan\\
3.91	nan\\
3.92	nan\\
3.93	nan\\
3.94	nan\\
3.95	nan\\
3.96	nan\\
3.97	nan\\
3.98	nan\\
3.99	nan\\
4	nan\\
4.01	nan\\
4.02	nan\\
4.03	nan\\
4.04	nan\\
4.05	nan\\
4.06	nan\\
4.07	nan\\
4.08	nan\\
4.09	nan\\
4.1	nan\\
4.11	nan\\
4.12	nan\\
4.13	nan\\
4.14	nan\\
4.15	nan\\
4.16	nan\\
4.17	nan\\
4.18	nan\\
4.19	nan\\
4.2	nan\\
4.21	nan\\
4.22	nan\\
4.23	nan\\
4.24	nan\\
4.25	nan\\
4.26	nan\\
4.27	nan\\
4.28	nan\\
4.29	nan\\
4.3	nan\\
4.31	nan\\
4.32	nan\\
4.33	nan\\
4.34	nan\\
4.35	nan\\
4.36	nan\\
4.37	nan\\
4.38	nan\\
4.39	nan\\
4.4	nan\\
4.41	nan\\
4.42	nan\\
4.43	nan\\
4.44	nan\\
4.45	nan\\
4.46	nan\\
4.47	nan\\
4.48	nan\\
4.49	nan\\
4.5	nan\\
4.51	nan\\
4.52	nan\\
4.53	nan\\
4.54	nan\\
4.55	nan\\
4.56	nan\\
4.57	nan\\
4.58	nan\\
4.59	nan\\
4.6	nan\\
4.61	nan\\
4.62	nan\\
4.63	nan\\
4.64	nan\\
4.65	nan\\
4.66	nan\\
4.67	nan\\
4.68	nan\\
4.69	nan\\
4.7	nan\\
4.71	nan\\
4.72	nan\\
4.73	nan\\
4.74	nan\\
4.75	nan\\
4.76	nan\\
4.77	nan\\
4.78	nan\\
4.79	nan\\
4.8	nan\\
4.81	nan\\
4.82	nan\\
4.83	nan\\
4.84	nan\\
4.85	nan\\
4.86	nan\\
4.87	nan\\
4.88	nan\\
4.89	nan\\
4.9	nan\\
4.91	nan\\
4.92	nan\\
4.93	nan\\
4.94	nan\\
4.95	nan\\
4.96	nan\\
4.97	nan\\
4.98	nan\\
4.99	nan\\
5	nan\\
};
\node[right, align=left]
at (axis cs:3.19,0.9) {$\N{4}{0}$};
\addplot [color=mycolor4, forget plot]
  table[row sep=crcr]{%
0	nan\\
0.01	nan\\
0.02	nan\\
0.03	nan\\
0.04	nan\\
0.05	nan\\
0.06	nan\\
0.07	nan\\
0.08	nan\\
0.09	nan\\
0.1	nan\\
0.11	nan\\
0.12	nan\\
0.13	nan\\
0.14	nan\\
0.15	nan\\
0.16	nan\\
0.17	nan\\
0.18	nan\\
0.19	nan\\
0.2	nan\\
0.21	nan\\
0.22	nan\\
0.23	nan\\
0.24	nan\\
0.25	nan\\
0.26	nan\\
0.27	nan\\
0.28	nan\\
0.29	nan\\
0.3	nan\\
0.31	nan\\
0.32	nan\\
0.33	nan\\
0.34	nan\\
0.35	nan\\
0.36	nan\\
0.37	nan\\
0.38	nan\\
0.39	nan\\
0.4	nan\\
0.41	nan\\
0.42	nan\\
0.43	nan\\
0.44	nan\\
0.45	nan\\
0.46	nan\\
0.47	nan\\
0.48	nan\\
0.49	nan\\
0.5	nan\\
0.51	nan\\
0.52	nan\\
0.53	nan\\
0.54	nan\\
0.55	nan\\
0.56	nan\\
0.57	nan\\
0.58	nan\\
0.59	nan\\
0.6	nan\\
0.61	nan\\
0.62	nan\\
0.63	nan\\
0.64	nan\\
0.65	nan\\
0.66	nan\\
0.67	nan\\
0.68	nan\\
0.69	nan\\
0.7	nan\\
0.71	nan\\
0.72	nan\\
0.73	nan\\
0.74	nan\\
0.75	nan\\
0.76	nan\\
0.77	nan\\
0.78	nan\\
0.79	nan\\
0.8	nan\\
0.81	nan\\
0.82	nan\\
0.83	nan\\
0.84	nan\\
0.85	nan\\
0.86	nan\\
0.87	nan\\
0.88	nan\\
0.89	nan\\
0.9	nan\\
0.91	nan\\
0.92	nan\\
0.93	nan\\
0.94	nan\\
0.95	nan\\
0.96	nan\\
0.97	nan\\
0.98	nan\\
0.99	nan\\
1	nan\\
1.01	nan\\
1.02	nan\\
1.03	nan\\
1.04	nan\\
1.05	nan\\
1.06	nan\\
1.07	nan\\
1.08	nan\\
1.09	nan\\
1.1	nan\\
1.11	nan\\
1.12	nan\\
1.13	nan\\
1.14	nan\\
1.15	nan\\
1.16	nan\\
1.17	nan\\
1.18	nan\\
1.19	nan\\
1.2	nan\\
1.21	nan\\
1.22	nan\\
1.23	nan\\
1.24	nan\\
1.25	nan\\
1.26	nan\\
1.27	nan\\
1.28	nan\\
1.29	nan\\
1.3	nan\\
1.31	nan\\
1.32	nan\\
1.33	nan\\
1.34	nan\\
1.35	nan\\
1.36	nan\\
1.37	nan\\
1.38	nan\\
1.39	nan\\
1.4	nan\\
1.41	nan\\
1.42	nan\\
1.43	nan\\
1.44	nan\\
1.45	nan\\
1.46	nan\\
1.47	nan\\
1.48	nan\\
1.49	nan\\
1.5	nan\\
1.51	nan\\
1.52	nan\\
1.53	nan\\
1.54	nan\\
1.55	nan\\
1.56	nan\\
1.57	nan\\
1.58	nan\\
1.59	nan\\
1.6	nan\\
1.61	nan\\
1.62	nan\\
1.63	nan\\
1.64	nan\\
1.65	nan\\
1.66	nan\\
1.67	nan\\
1.68	nan\\
1.69	nan\\
1.7	nan\\
1.71	nan\\
1.72	nan\\
1.73	nan\\
1.74	nan\\
1.75	nan\\
1.76	nan\\
1.77	nan\\
1.78	nan\\
1.79	nan\\
1.8	nan\\
1.81	nan\\
1.82	nan\\
1.83	nan\\
1.84	nan\\
1.85	nan\\
1.86	nan\\
1.87	nan\\
1.88	nan\\
1.89	nan\\
1.9	nan\\
1.91	nan\\
1.92	nan\\
1.93	nan\\
1.94	nan\\
1.95	nan\\
1.96	nan\\
1.97	nan\\
1.98	nan\\
1.99	nan\\
2	nan\\
2.01	nan\\
2.02	nan\\
2.03	nan\\
2.04	nan\\
2.05	nan\\
2.06	nan\\
2.07	nan\\
2.08	nan\\
2.09	nan\\
2.1	nan\\
2.11	nan\\
2.12	nan\\
2.13	nan\\
2.14	nan\\
2.15	nan\\
2.16	nan\\
2.17	nan\\
2.18	nan\\
2.19	nan\\
2.2	nan\\
2.21	nan\\
2.22	nan\\
2.23	nan\\
2.24	nan\\
2.25	nan\\
2.26	nan\\
2.27	nan\\
2.28	nan\\
2.29	nan\\
2.3	nan\\
2.31	nan\\
2.32	nan\\
2.33	nan\\
2.34	nan\\
2.35	nan\\
2.36	nan\\
2.37	nan\\
2.38	nan\\
2.39	nan\\
2.4	nan\\
2.41	nan\\
2.42	nan\\
2.43	nan\\
2.44	nan\\
2.45	nan\\
2.46	nan\\
2.47	nan\\
2.48	nan\\
2.49	nan\\
2.5	nan\\
2.51	nan\\
2.52	nan\\
2.53	nan\\
2.54	nan\\
2.55	nan\\
2.56	nan\\
2.57	nan\\
2.58	nan\\
2.59	nan\\
2.6	nan\\
2.61	nan\\
2.62	nan\\
2.63	nan\\
2.64	nan\\
2.65	nan\\
2.66	nan\\
2.67	nan\\
2.68	nan\\
2.69	nan\\
2.7	nan\\
2.71	nan\\
2.72	nan\\
2.73	nan\\
2.74	nan\\
2.75	nan\\
2.76	nan\\
2.77	nan\\
2.78	nan\\
2.79	nan\\
2.8	nan\\
2.81	nan\\
2.82	nan\\
2.83	nan\\
2.84	nan\\
2.85	nan\\
2.86	nan\\
2.87	nan\\
2.88	nan\\
2.89	nan\\
2.9	nan\\
2.91	nan\\
2.92	nan\\
2.93	nan\\
2.94	nan\\
2.95	nan\\
2.96	nan\\
2.97	nan\\
2.98	nan\\
2.99	nan\\
3	1\\
3.01	1\\
3.02	1\\
3.03	1\\
3.04	1\\
3.05	1\\
3.06	1\\
3.07	1\\
3.08	1\\
3.09	1\\
3.1	1\\
3.11	1\\
3.12	1\\
3.13	1\\
3.14	1\\
3.15	1\\
3.16	1\\
3.17	1\\
3.18	1\\
3.19	1\\
3.2	1\\
3.21	1\\
3.22	1\\
3.23	1\\
3.24	1\\
3.25	1\\
3.26	1\\
3.27	1\\
3.28	1\\
3.29	1\\
3.3	1\\
3.31	1\\
3.32	1\\
3.33	1\\
3.34	1\\
3.35	1\\
3.36	1\\
3.37	1\\
3.38	1\\
3.39	1\\
3.4	1\\
3.41	1\\
3.42	1\\
3.43	1\\
3.44	1\\
3.45	1\\
3.46	1\\
3.47	1\\
3.48	1\\
3.49	1\\
3.5	1\\
3.51	1\\
3.52	1\\
3.53	1\\
3.54	1\\
3.55	1\\
3.56	1\\
3.57	1\\
3.58	1\\
3.59	1\\
3.6	1\\
3.61	1\\
3.62	1\\
3.63	1\\
3.64	1\\
3.65	1\\
3.66	1\\
3.67	1\\
3.68	1\\
3.69	1\\
3.7	1\\
3.71	1\\
3.72	1\\
3.73	1\\
3.74	1\\
3.75	1\\
3.76	1\\
3.77	1\\
3.78	1\\
3.79	1\\
3.8	1\\
3.81	1\\
3.82	1\\
3.83	1\\
3.84	1\\
3.85	1\\
3.86	1\\
3.87	1\\
3.88	1\\
3.89	1\\
3.9	1\\
3.91	1\\
3.92	1\\
3.93	1\\
3.94	1\\
3.95	1\\
3.96	1\\
3.97	1\\
3.98	1\\
3.99	1\\
4	nan\\
4.01	nan\\
4.02	nan\\
4.03	nan\\
4.04	nan\\
4.05	nan\\
4.06	nan\\
4.07	nan\\
4.08	nan\\
4.09	nan\\
4.1	nan\\
4.11	nan\\
4.12	nan\\
4.13	nan\\
4.14	nan\\
4.15	nan\\
4.16	nan\\
4.17	nan\\
4.18	nan\\
4.19	nan\\
4.2	nan\\
4.21	nan\\
4.22	nan\\
4.23	nan\\
4.24	nan\\
4.25	nan\\
4.26	nan\\
4.27	nan\\
4.28	nan\\
4.29	nan\\
4.3	nan\\
4.31	nan\\
4.32	nan\\
4.33	nan\\
4.34	nan\\
4.35	nan\\
4.36	nan\\
4.37	nan\\
4.38	nan\\
4.39	nan\\
4.4	nan\\
4.41	nan\\
4.42	nan\\
4.43	nan\\
4.44	nan\\
4.45	nan\\
4.46	nan\\
4.47	nan\\
4.48	nan\\
4.49	nan\\
4.5	nan\\
4.51	nan\\
4.52	nan\\
4.53	nan\\
4.54	nan\\
4.55	nan\\
4.56	nan\\
4.57	nan\\
4.58	nan\\
4.59	nan\\
4.6	nan\\
4.61	nan\\
4.62	nan\\
4.63	nan\\
4.64	nan\\
4.65	nan\\
4.66	nan\\
4.67	nan\\
4.68	nan\\
4.69	nan\\
4.7	nan\\
4.71	nan\\
4.72	nan\\
4.73	nan\\
4.74	nan\\
4.75	nan\\
4.76	nan\\
4.77	nan\\
4.78	nan\\
4.79	nan\\
4.8	nan\\
4.81	nan\\
4.82	nan\\
4.83	nan\\
4.84	nan\\
4.85	nan\\
4.86	nan\\
4.87	nan\\
4.88	nan\\
4.89	nan\\
4.9	nan\\
4.91	nan\\
4.92	nan\\
4.93	nan\\
4.94	nan\\
4.95	nan\\
4.96	nan\\
4.97	nan\\
4.98	nan\\
4.99	nan\\
5	nan\\
};
\node[right, align=left]
at (axis cs:4.19,0.9) {$\N{5}{0}$};
\addplot [color=mycolor5, forget plot]
  table[row sep=crcr]{%
0	nan\\
0.01	nan\\
0.02	nan\\
0.03	nan\\
0.04	nan\\
0.05	nan\\
0.06	nan\\
0.07	nan\\
0.08	nan\\
0.09	nan\\
0.1	nan\\
0.11	nan\\
0.12	nan\\
0.13	nan\\
0.14	nan\\
0.15	nan\\
0.16	nan\\
0.17	nan\\
0.18	nan\\
0.19	nan\\
0.2	nan\\
0.21	nan\\
0.22	nan\\
0.23	nan\\
0.24	nan\\
0.25	nan\\
0.26	nan\\
0.27	nan\\
0.28	nan\\
0.29	nan\\
0.3	nan\\
0.31	nan\\
0.32	nan\\
0.33	nan\\
0.34	nan\\
0.35	nan\\
0.36	nan\\
0.37	nan\\
0.38	nan\\
0.39	nan\\
0.4	nan\\
0.41	nan\\
0.42	nan\\
0.43	nan\\
0.44	nan\\
0.45	nan\\
0.46	nan\\
0.47	nan\\
0.48	nan\\
0.49	nan\\
0.5	nan\\
0.51	nan\\
0.52	nan\\
0.53	nan\\
0.54	nan\\
0.55	nan\\
0.56	nan\\
0.57	nan\\
0.58	nan\\
0.59	nan\\
0.6	nan\\
0.61	nan\\
0.62	nan\\
0.63	nan\\
0.64	nan\\
0.65	nan\\
0.66	nan\\
0.67	nan\\
0.68	nan\\
0.69	nan\\
0.7	nan\\
0.71	nan\\
0.72	nan\\
0.73	nan\\
0.74	nan\\
0.75	nan\\
0.76	nan\\
0.77	nan\\
0.78	nan\\
0.79	nan\\
0.8	nan\\
0.81	nan\\
0.82	nan\\
0.83	nan\\
0.84	nan\\
0.85	nan\\
0.86	nan\\
0.87	nan\\
0.88	nan\\
0.89	nan\\
0.9	nan\\
0.91	nan\\
0.92	nan\\
0.93	nan\\
0.94	nan\\
0.95	nan\\
0.96	nan\\
0.97	nan\\
0.98	nan\\
0.99	nan\\
1	nan\\
1.01	nan\\
1.02	nan\\
1.03	nan\\
1.04	nan\\
1.05	nan\\
1.06	nan\\
1.07	nan\\
1.08	nan\\
1.09	nan\\
1.1	nan\\
1.11	nan\\
1.12	nan\\
1.13	nan\\
1.14	nan\\
1.15	nan\\
1.16	nan\\
1.17	nan\\
1.18	nan\\
1.19	nan\\
1.2	nan\\
1.21	nan\\
1.22	nan\\
1.23	nan\\
1.24	nan\\
1.25	nan\\
1.26	nan\\
1.27	nan\\
1.28	nan\\
1.29	nan\\
1.3	nan\\
1.31	nan\\
1.32	nan\\
1.33	nan\\
1.34	nan\\
1.35	nan\\
1.36	nan\\
1.37	nan\\
1.38	nan\\
1.39	nan\\
1.4	nan\\
1.41	nan\\
1.42	nan\\
1.43	nan\\
1.44	nan\\
1.45	nan\\
1.46	nan\\
1.47	nan\\
1.48	nan\\
1.49	nan\\
1.5	nan\\
1.51	nan\\
1.52	nan\\
1.53	nan\\
1.54	nan\\
1.55	nan\\
1.56	nan\\
1.57	nan\\
1.58	nan\\
1.59	nan\\
1.6	nan\\
1.61	nan\\
1.62	nan\\
1.63	nan\\
1.64	nan\\
1.65	nan\\
1.66	nan\\
1.67	nan\\
1.68	nan\\
1.69	nan\\
1.7	nan\\
1.71	nan\\
1.72	nan\\
1.73	nan\\
1.74	nan\\
1.75	nan\\
1.76	nan\\
1.77	nan\\
1.78	nan\\
1.79	nan\\
1.8	nan\\
1.81	nan\\
1.82	nan\\
1.83	nan\\
1.84	nan\\
1.85	nan\\
1.86	nan\\
1.87	nan\\
1.88	nan\\
1.89	nan\\
1.9	nan\\
1.91	nan\\
1.92	nan\\
1.93	nan\\
1.94	nan\\
1.95	nan\\
1.96	nan\\
1.97	nan\\
1.98	nan\\
1.99	nan\\
2	nan\\
2.01	nan\\
2.02	nan\\
2.03	nan\\
2.04	nan\\
2.05	nan\\
2.06	nan\\
2.07	nan\\
2.08	nan\\
2.09	nan\\
2.1	nan\\
2.11	nan\\
2.12	nan\\
2.13	nan\\
2.14	nan\\
2.15	nan\\
2.16	nan\\
2.17	nan\\
2.18	nan\\
2.19	nan\\
2.2	nan\\
2.21	nan\\
2.22	nan\\
2.23	nan\\
2.24	nan\\
2.25	nan\\
2.26	nan\\
2.27	nan\\
2.28	nan\\
2.29	nan\\
2.3	nan\\
2.31	nan\\
2.32	nan\\
2.33	nan\\
2.34	nan\\
2.35	nan\\
2.36	nan\\
2.37	nan\\
2.38	nan\\
2.39	nan\\
2.4	nan\\
2.41	nan\\
2.42	nan\\
2.43	nan\\
2.44	nan\\
2.45	nan\\
2.46	nan\\
2.47	nan\\
2.48	nan\\
2.49	nan\\
2.5	nan\\
2.51	nan\\
2.52	nan\\
2.53	nan\\
2.54	nan\\
2.55	nan\\
2.56	nan\\
2.57	nan\\
2.58	nan\\
2.59	nan\\
2.6	nan\\
2.61	nan\\
2.62	nan\\
2.63	nan\\
2.64	nan\\
2.65	nan\\
2.66	nan\\
2.67	nan\\
2.68	nan\\
2.69	nan\\
2.7	nan\\
2.71	nan\\
2.72	nan\\
2.73	nan\\
2.74	nan\\
2.75	nan\\
2.76	nan\\
2.77	nan\\
2.78	nan\\
2.79	nan\\
2.8	nan\\
2.81	nan\\
2.82	nan\\
2.83	nan\\
2.84	nan\\
2.85	nan\\
2.86	nan\\
2.87	nan\\
2.88	nan\\
2.89	nan\\
2.9	nan\\
2.91	nan\\
2.92	nan\\
2.93	nan\\
2.94	nan\\
2.95	nan\\
2.96	nan\\
2.97	nan\\
2.98	nan\\
2.99	nan\\
3	nan\\
3.01	nan\\
3.02	nan\\
3.03	nan\\
3.04	nan\\
3.05	nan\\
3.06	nan\\
3.07	nan\\
3.08	nan\\
3.09	nan\\
3.1	nan\\
3.11	nan\\
3.12	nan\\
3.13	nan\\
3.14	nan\\
3.15	nan\\
3.16	nan\\
3.17	nan\\
3.18	nan\\
3.19	nan\\
3.2	nan\\
3.21	nan\\
3.22	nan\\
3.23	nan\\
3.24	nan\\
3.25	nan\\
3.26	nan\\
3.27	nan\\
3.28	nan\\
3.29	nan\\
3.3	nan\\
3.31	nan\\
3.32	nan\\
3.33	nan\\
3.34	nan\\
3.35	nan\\
3.36	nan\\
3.37	nan\\
3.38	nan\\
3.39	nan\\
3.4	nan\\
3.41	nan\\
3.42	nan\\
3.43	nan\\
3.44	nan\\
3.45	nan\\
3.46	nan\\
3.47	nan\\
3.48	nan\\
3.49	nan\\
3.5	nan\\
3.51	nan\\
3.52	nan\\
3.53	nan\\
3.54	nan\\
3.55	nan\\
3.56	nan\\
3.57	nan\\
3.58	nan\\
3.59	nan\\
3.6	nan\\
3.61	nan\\
3.62	nan\\
3.63	nan\\
3.64	nan\\
3.65	nan\\
3.66	nan\\
3.67	nan\\
3.68	nan\\
3.69	nan\\
3.7	nan\\
3.71	nan\\
3.72	nan\\
3.73	nan\\
3.74	nan\\
3.75	nan\\
3.76	nan\\
3.77	nan\\
3.78	nan\\
3.79	nan\\
3.8	nan\\
3.81	nan\\
3.82	nan\\
3.83	nan\\
3.84	nan\\
3.85	nan\\
3.86	nan\\
3.87	nan\\
3.88	nan\\
3.89	nan\\
3.9	nan\\
3.91	nan\\
3.92	nan\\
3.93	nan\\
3.94	nan\\
3.95	nan\\
3.96	nan\\
3.97	nan\\
3.98	nan\\
3.99	nan\\
4	1\\
4.01	1\\
4.02	1\\
4.03	1\\
4.04	1\\
4.05	1\\
4.06	1\\
4.07	1\\
4.08	1\\
4.09	1\\
4.1	1\\
4.11	1\\
4.12	1\\
4.13	1\\
4.14	1\\
4.15	1\\
4.16	1\\
4.17	1\\
4.18	1\\
4.19	1\\
4.2	1\\
4.21	1\\
4.22	1\\
4.23	1\\
4.24	1\\
4.25	1\\
4.26	1\\
4.27	1\\
4.28	1\\
4.29	1\\
4.3	1\\
4.31	1\\
4.32	1\\
4.33	1\\
4.34	1\\
4.35	1\\
4.36	1\\
4.37	1\\
4.38	1\\
4.39	1\\
4.4	1\\
4.41	1\\
4.42	1\\
4.43	1\\
4.44	1\\
4.45	1\\
4.46	1\\
4.47	1\\
4.48	1\\
4.49	1\\
4.5	1\\
4.51	1\\
4.52	1\\
4.53	1\\
4.54	1\\
4.55	1\\
4.56	1\\
4.57	1\\
4.58	1\\
4.59	1\\
4.6	1\\
4.61	1\\
4.62	1\\
4.63	1\\
4.64	1\\
4.65	1\\
4.66	1\\
4.67	1\\
4.68	1\\
4.69	1\\
4.7	1\\
4.71	1\\
4.72	1\\
4.73	1\\
4.74	1\\
4.75	1\\
4.76	1\\
4.77	1\\
4.78	1\\
4.79	1\\
4.8	1\\
4.81	1\\
4.82	1\\
4.83	1\\
4.84	1\\
4.85	1\\
4.86	1\\
4.87	1\\
4.88	1\\
4.89	1\\
4.9	1\\
4.91	1\\
4.92	1\\
4.93	1\\
4.94	1\\
4.95	1\\
4.96	1\\
4.97	1\\
4.98	1\\
4.99	1\\
5	1\\
};
\end{axis}
\end{tikzpicture}%