\begin{titlepage}
\thispagestyle{empty}

\vspace*{1.0cm}
%\hfill{\includegraphics[height=10mm]{logos/LOGO}}
\begin{center}
\large {\scshape Universität der Bundeswehr München}\\ 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik\\[2mm]

\vspace*{2.0cm}

\setlength{\baselineskip}{0.85cm}
\textbf{\LARGE Some Very Important Research}
\vspace*{2cm}

\textbf{\Large Johannes Ziegmann}
\end{center}
\vspace*{0.5cm}


\noindent Vollständiger Abdruck der von der promotionsführenden Einrichtung
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
der Universität der Bundeswehr München zur Erlangung des akademischen Grades eines 
\begin{center}
  \textbf{Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)}
\end{center}
genehmigten Dissertation.

\vspace*{2cm}

\noindent
Vorsitzende/-r: \hspace{2pt} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\[10mm]
Prüfende der Dissertation: \\[3mm]
\begin{tabular}{b{25mm} b{100mm}}
  \flushright 1. & Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch \\[3mm]
  \flushright 2. & Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Weyh \\[3mm]
  %\flushright 3. & \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
\end{tabular}

\vspace*{1cm}

\noindent Die Dissertation wurde am \;\ldots\ldots\ldots\ldots\; bei der 
Universität der Bundeswehr München ein\-ge\-reicht und durch die promotionsführende Einrichtung 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik  am \;\ldots\ldots\ldots\ldots\; angenommen.

\end{titlepage}

\thispagestyle{empty}
\quad 
\newpage